ext. Vcc

Pin 5

C7

100n

R15

10k

                                                                             Modem

                                                                                                           D5

                                                                                                           1N4148

                                                                     R17

                                                                     120
                                                                            D6
                                                                     ZPD 5.1

                                                                                               C2
                                                                                               10u

                                                                                              VCC

                                                               C1
                                                               100u
                        D2
                      1N4148

                                   D1

                                    1N4148

                                           D3

                                              1N4148

                Spannungsversorgung

 RS-232

  9p-Sub D

         DTR

         TXD

      Pin 4

      Pin 3

                                                           GND

                                                           R1

                                                           100k

                                                VCC

                                                                                 GND GND
                                                                                                                        GND

                                                                                                  1  2

                                                                                                       IC2A

                                                                                                       74HC04

C4
27p GND

Q1
4.433MHz

V
C
C

1

C
L
K

2

C
D
T

3

R
X
A

4

T
R
S

5

R
X
T

6

R
X
B

7

R
X
D

8

O
S
C
1

1
6

O
S
C
2

1
5

T
X
D

1
4

T
X
R
1

1
3

T
R
X
2

1
2

T
X
A

1
1

C
D
L

1
0

V
S
S

9

IC1
TCM3105

C5

27p
GND

VCC

R8
33k

R7
15k
GND

R11
10k

C8

100n

R13

10k

Nf out

Pin 1

ST 2

5p. DIN

T2
BC548

GND

R16
10k

VCC

GND

R6
10k

                                                                                 R18

                                                                                 10k

                                                                          3  4

                                                                               IC2B

                                                                               74HC04

                                 R3

                                 2k2

                                                       T3

                                                       BC558

                                                           R2

                                                           100k

                              Interface

                                                     R9
                                                     15k

           CTS

         RTS

      Pin 7

      Pin 8

      Pin 5

         GND

   St 1

                             GND

R20
3k9

VCC

1
3

1
2

IC2F
74HC04

GND

R14
12k

GND

GND

Pin 2

Nf in

Pin 4

GND

R10

1k

GND

D7
1N4148

D8
1N4148

C6

100n

Alle Bauteile mit Nummern
ab 20 befinden sich auf
der DCD-Aufsatzplatine

C3

10u

                                                                                                                     R4

                                                                                                                     100k

VCC

  9  8

IC2D

74HC04

D4
1N4148

R5
2M2

T1
BC548

R12

1k

PTT

Pin 3

GND

                                                              PTT-Ansteuerung

                                                                                 R21
                                                                                 470k

                                                                                             C20
                                                                                             150n

                                                                               C21

                                                                               100n

                                                            VCC

                                                  VDD  1
                                               NF IN

                                                          2

                                                  LDF  3
                                                  VSS

                                                          4

                                                  LDO

                                                          5

                                                /LDO  6
                                                DOUT  7

                                     COMP

                                8

                                9 REF

                               10 LOOP

                               11 TR

                               12 CAP1

                               13 CAP2

                               14

                                     IC20

                                     XR2211
R22
18k

               R23

               43k

                       C22
                       22n

               C23
               4n7

                               C24
                               100n

         GND

R24
10k

                     GND GND

              Hardware-DCD
              (optional)

                                                                   GND GND GND

Date:       May  9, 1994 Sheet of

Size Document Number REV

B

J. Kneip, DG3RBU

Modem fuer RS232

BayCom